Title: Standard für Test Gesundheit
Course: [Q23] Von Kopf bis Fuß

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'Test Gesundheit' freigegeben sind.

Feedback shared by this category's questions, if right: Die Antwort ist richtig.
Feedback shared by this category's questions, if partly right: Die Antwort ist teilweise richtig.
Feedback shared by this category's questions, if wrong: Die Antwort ist falsch.

Q: Wen sieht man in der Arztpraxis? (Mehrere Antworten sind richtig)
- den Arzt / die Ärztin
- die Arzthelferin
- die Lehrerin
- die Patienten
A: den Arzt / die Ärztin; die Arzthelferin; die Patienten

Q: Was siehst du auf dem Bild?

[Image: das Thermometer]
- das Thermometer
- die Spritze
- die Wärmflasche
- das Pflaster
A: das Thermometer

Q: In der Praxis gehst du zuerst ...
- in das Wartezimmer
- zur Anmeldung
- in das Behandlungszimer
A: zur Anmeldung

Q: Was siehst du auf dem Bild?

[Image: die Tropfen]
- die Tabletten
- die Salbe
- die Tropfen
- das Pflaster
A: die Tropfen

Q: Für eine Wunde brauchst du einen ...
A: Verband

Q: Bei Kopfschmerzen schluckst du eine ...
A: Tablette

Q: Schreibe den folgenden Satz in der Höflichkeitsform (mit Sie):

Kannst du mir helfen?
A: Können Sie mir helfen?

Q: Der Arzt gibt dir ein ... für die Medikamete.
A: Rezept

Q: Wie heißt diese Krankheit?

[Image: Zahnschmerzen]
A: die Zahnschmerzen / Zahnschmerzen

Q: Wie heißt diese Krankheit?

[Image: Beinbruch]
A: der Beinbruch / Beinbruch / das gebrochene Bein / ein gebrochenes Bein / gebrochenes Bein